From 60d0ab29a134bd75ba9aafe6ed5a91c0d43ad67a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: David Hildenbrand <david@redhat.com>
Date: Wed, 29 May 2019 21:57:10 +0200
Subject: s390x/tcg: Implement VECTOR LOAD FP INTEGER

We can reuse most of the infrastructure introduced for
VECTOR FP CONVERT FROM FIXED 64-BIT and friends.

Reviewed-by: Richard Henderson <richard.henderson@linaro.org>
Signed-off-by: David Hildenbrand <david@redhat.com>
---
 target/s390x/insn-data.def | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

(limited to 'target/s390x/insn-data.def')

diff --git a/target/s390x/insn-data.def b/target/s390x/insn-data.def
index f9830deace..f77aa41253 100644
--- a/target/s390x/insn-data.def
+++ b/target/s390x/insn-data.def
@@ -1228,6 +1228,8 @@
     F(0xe7c0, VCLGD,   VRR_a, V,   0, 0, 0, 0, vcdg, 0, IF_VEC)
 /* VECTOR FP DIVIDE */
     F(0xe7e5, VFD,     VRR_c, V,   0, 0, 0, 0, vfa, 0, IF_VEC)
+/* VECTOR LOAD FP INTEGER */
+    F(0xe7c7, VFI,     VRR_a, V,   0, 0, 0, 0, vcdg, 0, IF_VEC)
 
 #ifndef CONFIG_USER_ONLY
 /* COMPARE AND SWAP AND PURGE */
-- 
cgit v1.2.3

